Copyright: Readme - 2001 Datalogic S.p.A.


READ ME

This installation was performed by EasyGen™ 1.00.

System Requirements

HW	SW
PC with a Pentium processor 16 Mb of RAM for Windows 95/98 or 32 Mb for Windows NT/ME/2000 hard disk with at least 30 Mb free free serial port VGA video card or better	one of the following operating systems: Win ME Win 2000 Win 98 Win NT 4.0 + Service Pack 4 Win 95 - SR2 or later Internet Explorer 4.01 SP2 (installed in the Active Desktop) * HTML Help Viewer 1.32 (available in the EasyGen™ installation directory) *Advised only for Windows NT 4.0 or Win 95
The installation directory chosen by the user contains the following sub-directories automatically created by EasyGen™:

where:

−	EasyGen™ allows developing personalized software of medium complexity for Formula terminals.

−	OLE for Formula allows defining data in applications such as Visual Basic, Excel, Access, Delphi, etc…

−	SysTools™2001 allows managing the communication system between the PC and the terminals.

For further information about using EasyGen™ refer to the user's manual EasyGen.pdf and the HTML Help On-Line available by pressing F1 from within EasyGen™.

Thank you for choosing Datalogic products.